From 12dd14cb9b2cf2d120fe1e76e28a5b97996af137 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Jon Whiteaker <jbw@berkeley.edu>
Date: Thu, 15 Mar 2012 15:56:11 -0700
Subject: fixed table issues

---
 experimental.tex | 14 ++++++--------
 1 file changed, 6 insertions(+), 8 deletions(-)

(limited to 'experimental.tex')

diff --git a/experimental.tex b/experimental.tex
index cc66af4..07fd74b 100644
--- a/experimental.tex
+++ b/experimental.tex
@@ -87,19 +87,17 @@ pairs of joints:
 %Shoulder-Elbow, Elbow-Wrist, ShoulderCenter-Spine, Spine-HipCenter,
 %HipCenter-HipSide, HipSide-Knee, Knee-Ankle.  
 
-\vspace{-1.5\baselineskip}
 \begin{table}
 \begin{center}
-\begin{tabular}{ll}
-Head-ShoulderCenter & Spine-HipCenter\\
-ShoulderCenter-Shoulder & HipCenter-Hip\\
-Shoulder-Elbow & Hip-Knee\\
-Elbow-Wrist & Knee-Ankle\\
-ShoulderCenter-Spine &\\
+\vspace{-1.5\baselineskip}
+\begin{tabular}{lll}
+Head-ShoulderCenter & Elbow-Wrist & HipCenter-Hip\\
+ShoulderCenter-Shoulder & ShoulderCenter-Spine & Hip-Knee\\
+Shoulder-Elbow & Spine-HipCenter & Knee-Ankle\\
 \end{tabular}
+\vspace{-2.5\baselineskip}
 \end{center}
 \end{table}
-\vspace{-2.5\baselineskip}
 
 Each detected skeleton also has an ID number obtained from the figure detection
 stage. When there are consecutive frames with the same ID, it means that figure
-- 
cgit v1.2.3-70-g09d2

